﻿DELIMITER $$

SET @saved_sql_mode = @@sql_mode
$$
SET @@sql_mode = 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO'
$$
CREATE PROCEDURE `sp_update_user`(
    IN p_admin_user_id INT,
    IN p_actor_description VARCHAR(100),
    IN p_user_id BIGINT,
    IN p_display_name VARCHAR(100), -- 파라미터명 변경
    IN p_account_name VARCHAR(255), -- 파라미터명 변경
    IN p_group_id BIGINT,
    OUT p_result_message VARCHAR(255)
)
  COMMENT '사용자 정보 수정 및 로그 기록'
BEGIN
  DECLARE v_old_display_name VARCHAR(100);
  DECLARE v_old_account_name VARCHAR(255);
  DECLARE v_old_group_id BIGINT;
  DECLARE v_existing_user_id BIGINT DEFAULT NULL;
  DECLARE v_now DATETIME DEFAULT NOW();

  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    GET DIAGNOSTICS CONDITION 1 @sqlstate = RETURNED_SQLSTATE, @errno = MYSQL_ERRNO, @text = MESSAGE_TEXT;
    ROLLBACK; SET p_result_message = CONCAT('DB 오류 (', @errno, '): ', @text);
  END;

  -- 입력값 검증
  IF p_admin_user_id IS NULL AND p_actor_description IS NULL THEN
    SET p_result_message = '작업 주체 정보는 필수입니다.';
    -- RETURN; -- ★ 제거
  ELSEIF p_account_name IS NULL OR p_account_name = '' THEN
    SET p_result_message = '계정 이름은 필수입니다.';
    -- RETURN; -- ★ 제거
  ELSE
    -- 기존 정보 조회 및 존재 확인
    SELECT display_name, account_name, group_id INTO v_old_display_name, v_old_account_name, v_old_group_id
    FROM user_info WHERE user_id = p_user_id;
    IF v_old_account_name IS NULL THEN
      SET p_result_message = CONCAT('수정할 사용자를 찾을 수 없습니다 (ID: ', p_user_id, ')');
      -- RETURN; -- ★ 제거
    ELSE
      -- 계정 이름 중복 검사 (자기 자신 제외)
      SELECT user_id INTO v_existing_user_id
      FROM user_info WHERE LOWER(account_name) = LOWER(p_account_name) AND user_id != p_user_id LIMIT 1;
      IF v_existing_user_id IS NOT NULL THEN
        SET p_result_message = CONCAT('이미 다른 사용자가 사용 중인 계정 이름입니다: ', p_account_name);
        -- RETURN; -- ★ 제거
      ELSE
        -- 모든 검증 통과, 트랜잭션 시작
        START TRANSACTION;
          UPDATE user_info SET
            display_name = p_display_name,
            account_name = p_account_name,
            group_id = p_group_id
          WHERE user_id = p_user_id;

          INSERT INTO log_update_user (log_date, admin_user_id, actor_description, user_id,
                                      old_display_name, old_account_name, old_group_id,
                                      new_display_name, new_account_name, new_group_id)
            VALUES (v_now, p_admin_user_id, p_actor_description, p_user_id,
                    v_old_display_name, v_old_account_name, v_old_group_id,
                    p_display_name, p_account_name, p_group_id);
        COMMIT;
        SET p_result_message = CONCAT('사용자 (ID: ', p_user_id, ') 정보 수정 완료.');
      END IF; -- 계정 중복 IF 종료
    END IF; -- 사용자 존재 IF 종료
  END IF; -- 입력값 검증 IF 종료

END
$$

DELIMITER ;